/**********************  NETBIOS.FD  --  Listing 2  ********************
 * Function prototypes for NETBIOS.C
 ***********************************************************************/

extern  int NetbiosCommand(struct ncb *use_block);
extern  int IsNetbiosLoaded(void );
extern  int NetbiosAddName(char *new_name);
extern  int NetbiosDeleteName(char *old_name);
extern  int NetbiosHangup(unsigned char lsn);
extern  int NetbiosReset(void );
extern  int NetbiosSend(unsigned char lsn,char *buffer,unsigned int length);
extern  int NetbiosReceive(unsigned char lsn,char *buffer,unsigned int length);
extern  int NetbiosCall(unsigned char *lsn_p,char *server_name,
            char *client_name,unsigned char rto,unsigned char sto);
extern  int NetbiosListen(char *server_name,unsigned char rto,
            unsigned char sto);